0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

nreset clk AKTUELLER_ZUSTA... start zaehler_start zaehler(2:0) schieberegister(31:0) zufallszahl_fertig zufallszahl(3:0)

RESET FREI GENERIERUNG FREI

0 4 3 2 1 0 00000000 AAAAAAAA 55555555 AAAAAAAB 55555557 AAAAAAAE

0000 1110 0000

                         /home/tech_5/techpr52/sa/TB_LFSR.tech2.26834.ow
                                                                                  Page 1,1 of 1,1

22/5/2001      15:7:52